---
title: Benutzerdefinierte Felder erstellen
description: Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Hinzufügen benutzerdefinierter Felder zu jedem Objekt.
---

Benutzerdefinierte Felder ermöglichen es Ihnen, Informationen zu erfassen, die spezifisch für Ihr Unternehmen sind. Fügen Sie sie zu jedem Objekt hinzu – ob Standard- oder benutzerdefiniert.

## Schritte

1. Gehen Sie zu **Einstellungen → Datenmodell**
2. Wählen Sie das Objekt aus, dem Sie ein Feld hinzufügen möchten
3. Klicken Sie auf **+ Feld hinzufügen**
4. Wählen Sie einen **Feldtyp** (siehe [Felder](/l/de/user-guide/data-model/capabilities/fields) für alle Typen)
5. Geben Sie den **Feldnamen** und eine optionale Beschreibung ein
6. Konfigurieren Sie feldspezifische Einstellungen (siehe unten)
7. Klicken Sie auf **Speichern**

**Schnellmethode:** Klicken Sie in einer beliebigen Tabellenansicht am Ende der Spaltenüberschriften auf **+** → **Felder anpassen**.

## Feld in Ansichten anzeigen

Neue Felder sind nicht automatisch sichtbar. Zum Anzeigen:

1. Öffnen Sie die Tabellenansicht des Objekts
2. Klicken Sie auf **Optionen → Felder**
3. Klicken Sie auf das **Augensymbol** neben Ihrem Feld, um es anzuzeigen
4. Ziehen, um neu anzuordnen

## Konfigurationsoptionen

### Für Auswahl / Mehrfachauswahl

1. Klicken Sie auf **+ Option hinzufügen**, um Optionen zu erstellen
2. Legen Sie bei Bedarf eine **Standardoption** fest
3. Ziehen, um Optionen neu anzuordnen

<Note>
**Verwenden Sie für Importe API-Namen.** Aktivieren Sie in den Einstellungen den **Erweiterten Modus**, um API-Namen anzuzeigen. Siehe [Feldzuordnung](/l/de/user-guide/data-migration/capabilities/field-mapping).
</Note>

### Für Währungsfelder

Legen Sie die **Standardwährung** fest (USD, EUR usw.) für neue Datensätze.

### Für Telefonfelder

Legen Sie den **Standard-Ländercode** fest, der für neue Telefonnummern vorausgefüllt wird.

### Ein Feld eindeutig machen

Schalten Sie **Eindeutig** ein, um doppelte Werte über alle Datensätze hinweg zu verhindern.

<Note>
Wenn Duplikate vorhanden sind (auch in gelöschten Datensätzen), erhalten Sie eine Fehlermeldung. Bereinigen Sie Duplikate zuerst.
</Note>

### Standardwerte festlegen

Für Auswahlfelder können Sie festlegen, welche Option bei neuen Datensätzen vorausgewählt ist. Für Kontrollkästchenfelder legen Sie fest, ob diese standardmäßig aktiviert oder deaktiviert sind.

## Ein Feld deaktivieren

1. Gehen Sie zu **Einstellungen → Datenmodell**
2. Suchen Sie das Feld
3. Klicken Sie auf **⋮ → Deaktivieren**

Daten bleiben erhalten. Sie können später reaktivieren oder dauerhaft löschen.

## Verwandt

* [Felder](/l/de/user-guide/data-model/capabilities/fields) — alle Feldtypen erklärt
* [Datenmodell-FAQ](/l/de/user-guide/data-model/how-tos/data-model-faq) — häufige Fragen
