---
title: 사용자 정의 필드 생성
description: 모든 객체에 사용자 정의 필드를 추가하는 단계별 가이드.
---

사용자 정의 필드를 사용하면 비즈니스에 특화된 정보를 수집할 수 있습니다. 표준이든 사용자 정의이든 모든 객체에 추가할 수 있습니다.

## 단계

1. **설정 → 데이터 모델**로 이동
2. 필드를 추가하려는 객체를 선택합니다.
3. **+ 새 필드**를 클릭합니다
4. **필드 유형**을 선택합니다(모든 유형은 [필드](/l/ko/user-guide/data-model/capabilities/fields)에서 확인하세요)
5. **필드 이름**과 선택적 설명을 입력합니다
6. 필드별 설정을 구성합니다(아래 참조)
7. **저장** 클릭

**빠른 방법:** 어떤 테이블 뷰에서든 열 헤더 끝의 \*\*+\*\*를 클릭 → **필드 사용자 지정**.

## 뷰에서 필드 표시

새 필드는 자동으로 표시되지 않습니다. 표시하려면:

1. 객체의 테이블 뷰를 엽니다
2. **옵션 → 필드**를 클릭합니다
3. 해당 필드 옆의 **눈 아이콘**을 클릭하여 표시합니다
4. 드래그하여 순서를 변경합니다

## 구성 옵션

### 선택/다중 선택의 경우

1. 옵션을 만들려면 **+ 옵션 추가**를 클릭합니다
2. 원한다면 **기본 옵션**을 설정합니다
3. 드래그하여 옵션 순서를 변경합니다

<Note>
**가져오기에는 API 이름을 사용하세요.** API 이름을 보려면 설정에서 **고급 모드**를 활성화하세요. [필드 매핑](/l/ko/user-guide/data-migration/capabilities/field-mapping)을 참조하세요.
</Note>

### 통화 필드의 경우

**기본 통화**(USD, EUR 등)를 새 레코드에 대해 설정합니다

### 전화 필드의 경우

새 전화번호에 미리 입력될 **기본 국가 코드**를 설정합니다.

### 필드를 고유하게 만들기

레코드 전체에서 중복 값을 방지하려면 **고유**를 전환합니다.

<Note>
중복이 존재하면(삭제된 레코드를 포함) 오류가 발생합니다. 먼저 중복을 정리하세요.
</Note>

### 기본값 설정

선택 필드의 경우 새 레코드에서 미리 선택될 옵션을 지정할 수 있습니다. 체크박스 필드의 경우 기본으로 선택됨 또는 선택 해제 상태를 설정합니다.

## 필드 비활성화

1. **설정 → 데이터 모델**로 이동
2. 필드를 찾습니다
3. **⋮ → 비활성화**를 클릭합니다

데이터는 보존됩니다. 나중에 다시 활성화하거나 영구적으로 삭제할 수 있습니다.

## 관련 항목

* [필드](/l/ko/user-guide/data-model/capabilities/fields) — 모든 필드 유형 설명
* [데이터 모델 FAQ](/l/ko/user-guide/data-model/how-tos/data-model-faq) — 자주 묻는 질문
