---
title: 필드 및 열
description: 표시할 필드를 선택하고 구성 방식을 정하세요.
---

## 표시할 필드 선택

각 보기마다 서로 다른 필드 세트를 표시할 수 있습니다. 중요한 정보에 집중할 수 있도록 표시 항목을 사용자 지정하세요.

### 필드 표시 또는 숨기기

1. 오른쪽 상단의 **옵션**을 클릭하세요
2. **Fields**를 클릭하세요
3. 각 필드 옆의 **눈 아이콘**을 클릭하여 표시/숨기기를 전환하세요

### 필드 재정렬

보기에서 필드가 표시되는 순서를 변경하세요:

1. **Options → Fields**를 클릭하세요
2. 필드를 위나 아래로 드래그하세요
3. 변경 사항은 자동으로 저장됩니다.

## 보기 유형별 필드 표시

### 테이블 뷰

* 필드는 열로 표시됩니다.
* 열 경계를 드래그하여 크기를 조정하세요.

### 칸반 보기

* 필드는 카드에 표시됩니다.
* Options → Fields에서 재정렬하세요
* 모든 필드를 숨기려면 컴팩트 보기를 사용하세요

### 캘린더 보기

* 선택한 필드가 캘린더 이벤트에 표시됩니다.
* Options → Fields에서 구성하세요

## 모범 사례

* **필요한 것만 표시** — 필드가 너무 많으면 보기가 복잡해집니다.
* **중요한 필드를 먼저 배치** — 자주 사용하는 열을 왼쪽에 두세요.
* **여러 보기를 만드세요** — 목적에 따라 서로 다른 필드 세트를 사용하세요.
* **보기별 필드 표시 설정을 사용하세요** — 동일한 객체라도 초점을 다르게 맞출 수 있습니다.

## 관련 항목

* [테이블 뷰](/l/ko/user-guide/views-pipelines/capabilities/table-views) — 목록 보기 기능
* [칸반 보기](/l/ko/user-guide/views-pipelines/capabilities/kanban-views) — 카드 기반 보기
